
diff -r 000000000000 -r 71ca22bcf22a mmfenh/advancedaudiocontroller/tsrc/advancedaudiocontrollertestmodule/AudioStreamTestModule/Bmarm/AudioStreamTestAppU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmfenh/advancedaudiocontroller/tsrc/advancedaudiocontrollertestmodule/AudioStreamTestModule/Bmarm/AudioStreamTestAppU.DEF	Tue Feb 02 01:08:46 2010 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
+	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
+




