
diff -r 000000000000 -r 71ca22bcf22a mmfenh/advancedaudiocontroller/tsrc/advancedaudiocontrollertestmodule/AudioStreamTestModule/EABI/AudioStreamTestAppU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmfenh/advancedaudiocontroller/tsrc/advancedaudiocontrollertestmodule/AudioStreamTestModule/EABI/AudioStreamTestAppU.def	Tue Feb 02 01:08:46 2010 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
+	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
+	_ZTI11CMediaEvent @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CStreamerBase @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CInputStreamer @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15COutputStreamer @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CImmediateMediaEvent @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI24CAudioDataSettingsParams @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CMediaEvent @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CStreamerBase @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CInputStreamer @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15COutputStreamer @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CImmediateMediaEvent @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV24CAudioDataSettingsParams @ 14 NONAME ; #<VT>#
+




