EXPORTS
	_ZN26CDataSourceConfigIntfcImpl4NewLEv @ 1 NONAME
	_ZTI26CDataSourceConfigIntfcImpl @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV26CDataSourceConfigIntfcImpl @ 3 NONAME ; #<VT>#

