
diff -r d0f3a028347a -r 59927b2d3b75 isolationserver/tsrc/eabi/isolationserveru.def
--- a/isolationserver/tsrc/eabi/isolationserveru.def	Tue Feb 02 01:10:06 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




