
diff -r 78df25012fda -r 12bc758d6a02 convergedcallengine/serviceselector/eabi/serviceselectoru.def
--- a/convergedcallengine/serviceselector/eabi/serviceselectoru.def	Fri Sep 17 17:09:13 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN25CConvergedServiceSelector15CancelSelectionEv @ 1 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelector27GetCallingServiceByCallTypeERNS_9TSsResultENS_11TSsCallTypeEjiRK7TDesC16 @ 2 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelector4NewLEv @ 3 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelectorD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelectorD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelectorD2Ev @ 6 NONAME
-	_ZTI25CConvergedServiceSelector @ 7 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV25CConvergedServiceSelector @ 8 NONAME ; #<VT>#
-




