
diff -r 78df25012fda -r 12bc758d6a02 networkhandling/networkhandlingengine/EABI/networkhandlingNGu.DEF
--- a/networkhandling/networkhandlingengine/EABI/networkhandlingNGu.DEF	Fri Sep 17 17:09:13 2010 +0300
+++ b/networkhandling/networkhandlingengine/EABI/networkhandlingNGu.DEF	Mon Oct 04 15:57:13 2010 +0300
@@ -64,4 +64,10 @@
 	_ZTV35CNWGsmNetworkCellReselectionHandler @ 63 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV35CNWNetworkRegistrationStatusMonitor @ 64 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV36CNWNetworkRegistrationStatusReceiver @ 65 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN10CNWSessionD0Ev @ 66 NONAME
+	_ZN10CNWSessionD1Ev @ 67 NONAME
+	_ZN10CNWSessionD2Ev @ 68 NONAME
+	_ZN20CNWGsmMessageHandlerD0Ev @ 69 NONAME
+	_ZN20CNWGsmMessageHandlerD1Ev @ 70 NONAME
+	_ZN20CNWGsmMessageHandlerD2Ev @ 71 NONAME
 




