
diff -r 78df25012fda -r 12bc758d6a02 phoneclientserver/aiwdialdata/tsrc/public/adv/aiwdialtest/bmarm/aiwdialtestu.def
--- a/phoneclientserver/aiwdialdata/tsrc/public/adv/aiwdialtest/bmarm/aiwdialtestu.def	Fri Sep 17 17:09:13 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
-	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
-




