
diff -r 78df25012fda -r 12bc758d6a02 phoneclientserver/dialutils/tsrc/public/basic/DialUtilsTests/Bwins/DialUtilsTestsU.DEF
--- a/phoneclientserver/dialutils/tsrc/public/basic/DialUtilsTests/Bwins/DialUtilsTestsU.DEF	Fri Sep 17 17:09:13 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?LibEntryL@@YAPAVCTestModuleBase@@XZ @ 1 NONAME ; class CTestModuleBase * __cdecl LibEntryL(void)
-	?SetRequirements@@YAHAAPAVCTestModuleParam@@AAK@Z @ 2 NONAME ; int __cdecl SetRequirements(class CTestModuleParam * &,unsigned long &)
-




