
diff -r 35488577e233 -r 2fa1fa551b0b convergedcallengine/serviceselector/eabi/serviceselectoru.def
--- a/convergedcallengine/serviceselector/eabi/serviceselectoru.def	Mon Aug 23 15:50:31 2010 +0300
+++ b/convergedcallengine/serviceselector/eabi/serviceselectoru.def	Fri Sep 03 13:59:20 2010 +0300
@@ -1,10 +1,10 @@
-EXPORTS
-	_ZN25CConvergedServiceSelector15CancelSelectionEv @ 1 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelector27GetCallingServiceByCallTypeERNS_9TSsResultENS_11TSsCallTypeEjiRK7TDesC16 @ 2 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelector4NewLEv @ 3 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelectorD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelectorD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN25CConvergedServiceSelectorD2Ev @ 6 NONAME
-	_ZTI25CConvergedServiceSelector @ 7 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV25CConvergedServiceSelector @ 8 NONAME ; #<VT>#
-
+EXPORTS
+	_ZN25CConvergedServiceSelector15CancelSelectionEv @ 1 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelector27GetCallingServiceByCallTypeERNS_9TSsResultENS_11TSsCallTypeEjiRK7TDesC16 @ 2 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelector4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelectorD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelectorD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN25CConvergedServiceSelectorD2Ev @ 6 NONAME
+	_ZTI25CConvergedServiceSelector @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV25CConvergedServiceSelector @ 8 NONAME ; #<VT>#
+




