
diff -r 35488577e233 -r 2fa1fa551b0b phoneclientserver/aiwdialdata/tsrc/public/adv/aiwdialtest/Bmarm/aiwdialtestU.DEF
--- a/phoneclientserver/aiwdialdata/tsrc/public/adv/aiwdialtest/Bmarm/aiwdialtestU.DEF	Mon Aug 23 15:50:31 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
-	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
-




