
diff -r 35488577e233 -r 2fa1fa551b0b phonesrv_plat/phone_client_emergency_call_api/tsrc/EABI/IT_EmergencyCallTestsu.def
--- a/phonesrv_plat/phone_client_emergency_call_api/tsrc/EABI/IT_EmergencyCallTestsu.def	Mon Aug 23 15:50:31 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
-




