
diff -r 000000000000 -r ff3b6d0fd310 phoneclientserver/phoneclient/tsrc/public/basic/EmergencyCallTests/Bmarm/EmergencyCallTestsU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/phoneclientserver/phoneclient/tsrc/public/basic/EmergencyCallTests/Bmarm/EmergencyCallTestsU.DEF	Tue Feb 02 01:11:09 2010 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
+	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
+




