EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI14CSatRefreshAPI @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV14CSatRefreshAPI @ 3 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI19CSatRefreshObserver @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV19CSatRefreshObserver @ 5 NONAME ; #<VT>#

