EXPORTS
	_ZN13CPhoneHandler4NewLER24CRemConInterfaceSelector @ 1 NONAME
	_ZN13CPhoneHandler4NewLEv @ 2 NONAME
	_ZN13CPhoneHandlerD0Ev @ 3 NONAME
	_ZN13CPhoneHandlerD1Ev @ 4 NONAME
	_ZN13CPhoneHandlerD2Ev @ 5 NONAME

