
diff -r 41300fa6a67c -r 3b1da2848fc7 src/s60installs/eabi/QtGuiu.def
--- a/src/s60installs/eabi/QtGuiu.def	Tue Feb 02 00:43:10 2010 +0200
+++ b/src/s60installs/eabi/QtGuiu.def	Fri Feb 19 23:40:16 2010 +0200
@@ -11629,9 +11629,9 @@
 	_ZN18QTapAndHoldGestureC1EP7QObject @ 11628 NONAME
 	_ZN18QTapAndHoldGestureC2EP7QObject @ 11629 NONAME
 	_ZN19QAbstractScrollArea18setViewportMarginsERK8QMargins @ 11630 NONAME
-	_ZN19QApplicationPrivate20symbianHandleCommandEi @ 11631 NONAME
-	_ZN19QApplicationPrivate21symbianProcessWsEventEPK8TWsEvent @ 11632 NONAME
-	_ZN19QApplicationPrivate21symbianResourceChangeEi @ 11633 NONAME
+	_ZN19QApplicationPrivate20symbianHandleCommandEi @ 11631 NONAME ABSENT
+	_ZN19QApplicationPrivate21symbianProcessWsEventEPK8TWsEvent @ 11632 NONAME ABSENT
+	_ZN19QApplicationPrivate21symbianResourceChangeEi @ 11633 NONAME ABSENT
 	_ZN19QGraphicsBlurEffect12setBlurHintsE6QFlagsINS_8BlurHintEE @ 11634 NONAME
 	_ZN19QGraphicsBlurEffect13setBlurRadiusEf @ 11635 NONAME
 	_ZN19QGraphicsBlurEffect16blurHintsChangedE6QFlagsINS_8BlurHintEE @ 11636 NONAME




