
diff -r 93b982ccede2 -r 5daf16870df6 src/s60installs/eabi/QtTestu.def
--- a/src/s60installs/eabi/QtTestu.def	Mon Jun 21 22:38:13 2010 +0100
+++ b/src/s60installs/eabi/QtTestu.def	Thu Jul 22 16:41:55 2010 +0100
@@ -69,4 +69,5 @@
 	_ZNK9QTestData9dataCountEv @ 68 NONAME
 	_ZTI14QTestEventLoop @ 69 NONAME
 	_ZTV14QTestEventLoop @ 70 NONAME
+	_ZN5QTest18setBenchmarkResultEfNS_16QBenchmarkMetricE @ 71 NONAME
 




