
diff -r 63cf70d3ecd8 -r 62b719e049f4 mtpdataproviders/mtpimagedp/mediasyncserver/eabi/rmediasyncserveru.def
--- a/mtpdataproviders/mtpimagedp/mediasyncserver/eabi/rmediasyncserveru.def	Fri Sep 17 08:34:51 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,22 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN16RMediaSyncServer11GetChangesLERP20CMediaSyncDataReaderRiR14TRequestStatusi @ 1 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer12NeedFullSyncERi @ 2 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer13ClearFullSyncEv @ 3 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer13EnableMonitorEv @ 4 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer14DisableMonitorEv @ 5 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer16RemoveAllRecordsEv @ 6 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer5CloseEv @ 7 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer7ConnectEv @ 8 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer7StartupEv @ 9 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServer8ShutdownEv @ 10 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServerC1Ev @ 11 NONAME
-	_ZN16RMediaSyncServerC2Ev @ 12 NONAME
-	_ZN20CMediaSyncDataReader5CountEv @ 13 NONAME
-	_ZN20CMediaSyncDataReader7HasNextEv @ 14 NONAME
-	_ZN20CMediaSyncDataReader8GetNextLERmRhR6TPtr16 @ 15 NONAME
-	_ZN20CMediaSyncDataReaderD0Ev @ 16 NONAME
-	_ZN20CMediaSyncDataReaderD1Ev @ 17 NONAME
-	_ZN20CMediaSyncDataReaderD2Ev @ 18 NONAME
-	_ZTI20CMediaSyncDataReader @ 19 NONAME
-	_ZTV20CMediaSyncDataReader @ 20 NONAME
-




