
diff -r 866b4af7ffbe -r 841f70763fbe localconnectivityservice/locod/tsrc/locodTest/eabi/locoddaemonmtu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/localconnectivityservice/locod/tsrc/locodTest/eabi/locoddaemonmtu.def	Thu Nov 04 15:31:42 2010 +0800
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
+	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
+




