
diff -r a36219ae6585 -r 2e64dc50f295 omaprovisioning/provisioning/ProvisioningBC/eabi/ProvisioningBCu.def
--- a/omaprovisioning/provisioning/ProvisioningBC/eabi/ProvisioningBCu.def	Tue Jul 13 09:37:43 2010 +0530
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,11 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN13CWPBioControl4NewLER22MMsgBioControlObserverP11CMsvSessionl11TMsgBioModePK5RFile @ 1 NONAME
-	_ZTI13CWPBioControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18CWPCodeQueryDialog @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8CWPSaver @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13CWPBioControl @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18CWPCodeQueryDialog @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8CWPSaver @ 7 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTI12CWPNameValue @ 8 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CWPNameValue @ 9 NONAME ; #<VT>#
-




