
diff -r 13d7c31c74e0 -r b183ec05bd8c fotaapplication/fotaserver/fmsclient/bwins/fmsclientu.def
--- a/fotaapplication/fotaserver/fmsclient/bwins/fmsclientu.def	Thu Aug 19 10:44:50 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?MonitorForBatteryL@RFMSClient@@QAEXI@Z @ 1 NONAME ; void RFMSClient::MonitorForBatteryL(unsigned int)
-	?NotifyForResumeL@RFMSClient@@QAEXABW4TOmaDLInterruptReason@@ABHABW4TDriveNumber@@1@Z @ 2 NONAME ; void RFMSClient::NotifyForResumeL(enum TOmaDLInterruptReason const &, int const &, enum TDriveNumber const &, int const &)
-	?Close@RFMSClient@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; void RFMSClient::Close(void)
-	?Cancel@RFMSClient@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void RFMSClient::Cancel(void)
-	?OpenL@RFMSClient@@QAEHXZ @ 5 NONAME ; int RFMSClient::OpenL(void)
-	?CancelNotifyForResume@RFMSClient@@QAEXXZ @ 6 NONAME ; void RFMSClient::CancelNotifyForResume(void)
-	?IsPhoneCallActive@RFMSClient@@QAEHAAH@Z @ 7 NONAME ; int RFMSClient::IsPhoneCallActive(int &)
-	?MonitorActivePhoneCallEnd@RFMSClient@@QAEHHH@Z @ 8 NONAME ; int RFMSClient::MonitorActivePhoneCallEnd(int, int)
-




