
diff -r 13d7c31c74e0 -r b183ec05bd8c syncmlfw/syncmlnotifier/eabi/SyncMLNotifieru.def
--- a/syncmlfw/syncmlnotifier/eabi/SyncMLNotifieru.def	Thu Aug 19 10:44:50 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z13NotifierArrayv @ 1 NONAME
-	_ZTI23CPreSyncPluginInterface @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV23CPreSyncPluginInterface @ 3 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTI17CSyncmlmmcwatcher @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV17CSyncmlmmcwatcher @ 5 NONAME ; #<VT>#
-




