EXPORTS
	_ZN13CWPBioControl4NewLER22MMsgBioControlObserverP11CMsvSessionl11TMsgBioModePK5RFile @ 1 NONAME
	_ZTI13CWPBioControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI18CWPCodeQueryDialog @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI8CWPSaver @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CWPBioControl @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV18CWPCodeQueryDialog @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV8CWPSaver @ 7 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI12CWPNameValue @ 8 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV12CWPNameValue @ 9 NONAME ; #<VT>#

