EXPORTS
	_ZN19CNSmlObexCommServer4NewLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
	_ZN19CNSmlObexCommServerD0Ev @ 2 NONAME
	_ZN19CNSmlObexCommServerD1Ev @ 3 NONAME
	_ZN19CNSmlObexCommServerD2Ev @ 4 NONAME
	_ZN22RNSmlObexClientSession10DisconnectEv @ 5 NONAME
	_ZN22RNSmlObexClientSession13CancelReceiveEv @ 6 NONAME
	_ZN22RNSmlObexClientSession4SendERK6TDesC8 @ 7 NONAME
	_ZN22RNSmlObexClientSession5CloseEv @ 8 NONAME
	_ZN22RNSmlObexClientSession7ReceiveER5TDes8R14TRequestStatus @ 9 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession10DisconnectEv @ 10 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession13GetSendPacketER5TDes8 @ 11 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession13GetSendPacketER5TDes8R14TRequestStatus @ 12 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession16ListenDisconnectER14TRequestStatus @ 13 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession17SetReceivedPacketERK6TDesC8 @ 14 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession19CancelGetSendPacketEv @ 15 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession22CancelListenDisconnectEv @ 16 NONAME
	_ZN22RNSmlObexServerSession5CloseEv @ 17 NONAME
	_ZN24RNSmlDMObexClientSession7ConnectEv @ 18 NONAME
	_ZN24RNSmlDMObexServerSession7ConnectEv @ 19 NONAME
	_ZN24RNSmlDSObexClientSession7ConnectEv @ 20 NONAME
	_ZN24RNSmlDSObexServerSession7ConnectEv @ 21 NONAME
	_ZTI12CNSmlTimeOut @ 22 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI19CNSmlObexCommServer @ 23 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI20CNSmlObexCommSession @ 24 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI24RNSmlDMObexClientSession @ 25 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI24RNSmlDMObexServerSession @ 26 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI24RNSmlDSObexClientSession @ 27 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI24RNSmlDSObexServerSession @ 28 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV12CNSmlTimeOut @ 29 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV19CNSmlObexCommServer @ 30 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV20CNSmlObexCommSession @ 31 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV24RNSmlDMObexClientSession @ 32 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV24RNSmlDMObexServerSession @ 33 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV24RNSmlDSObexClientSession @ 34 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV24RNSmlDSObexServerSession @ 35 NONAME ; #<VT>#

