
diff -r 000000000000 -r 14df0fbfcc4e sapi_sysinfo/tsrc/testing/tsysmanualtest/eabi/tsysmanualtestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sapi_sysinfo/tsrc/testing/tsysmanualtest/eabi/tsysmanualtestu.def	Mon Mar 30 12:51:10 2009 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI11CBatteryNot @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CWatchTimer @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CTestAccAndVibraNot @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CBatteryNot @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CWatchTimer @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CTestAccAndVibraNot @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




