EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI11CBatteryNot @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI11CWatchTimer @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI21CBatteryStrengthAsync @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV11CBatteryNot @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV11CWatchTimer @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV21CBatteryStrengthAsync @ 7 NONAME ; #<VT>#

