EXPORTS
	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
	_ZTI12CMgInterface @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CMgServiceHandler @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV12CMgInterface @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CMgServiceHandler @ 5 NONAME ; #<VT>#

