
diff -r 7aa6007702af -r 61b27eec6533 serviceapifw_plat/liw_criteria_api/tsrc/bmarm/liwtestcasesu.def
--- a/serviceapifw_plat/liw_criteria_api/tsrc/bmarm/liwtestcasesu.def	Fri Apr 16 15:54:49 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
-




