
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/lcstylustap/tsrc/LcStylusTapTest/EABI/LcStylusTapTestU.def
--- a/localconnectivityservice/lcstylustap/tsrc/LcStylusTapTest/EABI/LcStylusTapTestU.def	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




