
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/obexreceiveservices/mtmuibluetooth/bmarm/BTMTMUIU.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexreceiveservices/mtmuibluetooth/bmarm/BTMTMUIU.DEF	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	NewBtMtmUiDataLayerL__FR17CRegisteredMtmDll @ 1 NONAME R3UNUSED ; NewBtMtmUiDataLayerL(CRegisteredMtmDll &)
-	NewBtMtmUiL__FR8CBaseMtmR17CRegisteredMtmDll @ 2 NONAME R3UNUSED ; NewBtMtmUiL(CBaseMtm &, CRegisteredMtmDll &)
-




