
diff -r 4096754ee773 -r 52a167391590 shortlinkconn_plat/obex_service_utils_api/tsrc/Bmarm/ObexServAPItestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/shortlinkconn_plat/obex_service_utils_api/tsrc/Bmarm/ObexServAPItestu.def	Wed Sep 01 12:20:40 2010 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
+




