
diff -r 57266085a3a2 -r 7e0ecb5b116a localconnectivityservice/obexsendservices/eabi/obexservicesendutilsu.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexsendservices/eabi/obexservicesendutilsu.DEF	Mon Jun 21 16:40:15 2010 +0300
+++ b/localconnectivityservice/obexsendservices/eabi/obexservicesendutilsu.DEF	Thu Jul 15 19:38:28 2010 +0300
@@ -9,8 +9,8 @@
 	_ZN23CBTServiceParameterList9AddImageLE5RFile @ 8 NONAME
 	_ZN23CBTServiceParameterList9AddImageLERK7TDesC16 @ 9 NONAME
 	_ZN23CBTServiceParameterList9AddXhtmlLERK7TDesC16 @ 10 NONAME
-	_ZTI13CBTServiceAPI @ 11 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI23CBTServiceParameterList @ 12 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13CBTServiceAPI @ 13 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV23CBTServiceParameterList @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI13CBTServiceAPI @ 11 NONAME
+	_ZTI23CBTServiceParameterList @ 12 NONAME
+	_ZTV13CBTServiceAPI @ 13 NONAME
+	_ZTV23CBTServiceParameterList @ 14 NONAME
 




