EXPORTS
	NewMtmUiDataLayerL__FR17CRegisteredMtmDll @ 1 NONAME R3UNUSED ; NewMtmUiDataLayerL(CRegisteredMtmDll &)
	NewMtmUiL__FR8CBaseMtmR17CRegisteredMtmDll @ 2 NONAME R3UNUSED ; NewMtmUiL(CBaseMtm &, CRegisteredMtmDll &)

