EXPORTS	
	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
        _Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
	_ZTI10CTestTimer @ 3 NONAME
	_ZTI15CDiscoverDevice @ 4 NONAME
	_ZTI19CDiscoveryTestTimer @ 5 NONAME
	_ZTV10CTestTimer @ 6 NONAME
	_ZTV15CDiscoverDevice @ 7 NONAME
	_ZTV19CDiscoveryTestTimer @ 8 NONAME

