
diff -r 4c62338e03c8 -r 796196dd6e68 svgtopt/SVG/SVGEngine/eabi/SVGENGINE-OpenVGU.def
--- a/svgtopt/SVG/SVGEngine/eabi/SVGENGINE-OpenVGU.def	Fri May 14 16:45:42 2010 +0300
+++ b/svgtopt/SVG/SVGEngine/eabi/SVGENGINE-OpenVGU.def	Wed Jun 09 11:15:09 2010 +0300
@@ -388,4 +388,6 @@
 	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl5StartERP9MSvgErrorPK6TDesC8P14CSvgEngineImpl @ 387 NONAME
 	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl6UseDomEiP10CFbsBitmapS1_5TSize12TDisplayModeS3_i @ 388 NONAME
 	_ZNK23CSvgEngineInterfaceImpl14TLVEncodedDataEv @ 389 NONAME
+	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl12GenerateMaskEP11CSvgtBitmapi @ 390 NONAME
+	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl14SetGdiContextLEP14CSvgEngineImplP11CSvgtBitmap @ 391 NONAME
 




