
diff -r 15bf7259bb7c -r d8a3531bc6b8 uiacceltk/hitchcock/goommonitor/eabi/goommonitoru.DEF
--- a/uiacceltk/hitchcock/goommonitor/eabi/goommonitoru.DEF	Tue Feb 02 07:56:43 2010 +0200
+++ b/uiacceltk/hitchcock/goommonitor/eabi/goommonitoru.DEF	Mon Feb 22 17:57:49 2010 +0200
@@ -25,4 +25,5 @@
 	_ZN19RGOomMonitorSession22UsesAbsoluteMemTargetsEi @ 24 NONAME
 	_ZN19RGOomMonitorSession15AppAboutToStartER14TRequestStatusRK4TUid @ 25 NONAME
 	_ZN19RGOomMonitorSession7ConnectER14TRequestStatus @ 26 NONAME
+	_ZN19RGOomMonitorSession25MemoryAllocationsCompleteEv @ 27 NONAME
 




