EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI18CDOMTestDomCdlInst @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25CTestDomCdlEngineObserver @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV18CDOMTestDomCdlInst @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25CTestDomCdlEngineObserver @ 5 NONAME ; #<VT>#

