EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI16CAknIconObserver @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI32CTestPubScalableIconsMifProvider @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CAknIconObserver @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV32CTestPubScalableIconsMifProvider @ 5 NONAME ; #<VT>#

