EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI17CTestIconObserver @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CTestIconProvider @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25CTestSDKPicToGraphControl @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI33CAknPictographAnimatorCallBackExt @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV17CTestIconObserver @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CTestIconProvider @ 7 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25CTestSDKPicToGraphControl @ 8 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV33CAknPictographAnimatorCallBackExt @ 9 NONAME ; #<VT>#

