
diff -r dfdd8240f7c8 -r 7858bc6ead78 usbengines/usblocodplugin/tsrc/USBLocodPluginTest/Bmarm/USBLocodPluginTestU.DEF
--- a/usbengines/usblocodplugin/tsrc/USBLocodPluginTest/Bmarm/USBLocodPluginTestU.DEF	Fri May 14 16:51:51 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
-




