
diff -r dfdd8240f7c8 -r 7858bc6ead78 usbuis/usbuinotif/eabi/usbavkonnotifu.def
--- a/usbuis/usbuinotif/eabi/usbavkonnotifu.def	Fri May 14 16:51:51 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z13NotifierArrayv @ 1 NONAME
-




