
diff -r 7858bc6ead78 -r 9d8b04ca6939 usbengines/usblocodplugin/tsrc/USBLocodPluginTest/Bmarm/USBLocodPluginTestU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/usbengines/usblocodplugin/tsrc/USBLocodPluginTest/Bmarm/USBLocodPluginTestU.DEF	Fri Jun 04 10:27:39 2010 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
+




