
diff -r 703a2b94c06c -r dde4619868dc usbengines/usbotgwatcher/tsrc/UsbOtgWatcherTest/Bmarm/UsbOtgWatcherTestu.def
--- a/usbengines/usbotgwatcher/tsrc/UsbOtgWatcherTest/Bmarm/UsbOtgWatcherTestu.def	Wed Sep 15 13:20:24 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
-




