
diff -r acbdfeb56752 -r eadeea68c837 usbengines/usbotgwatcher/tsrc/UsbOtgWatcherTest/Bmarm/UsbOtgWatcherTestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/usbengines/usbotgwatcher/tsrc/UsbOtgWatcherTest/Bmarm/UsbOtgWatcherTestu.def	Tue Jul 13 00:24:10 2010 +0300
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
+




