EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI27CUSBObexApiTestActiveObject @ 2 NONAME
	_ZTV27CUSBObexApiTestActiveObject @ 3 NONAME

