EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZN14CUsbOtgWatcher4NewLER4RUsb @ 2 NONAME
	_ZN14CUsbOtgWatcher9IsDeviceAEv @ 3 NONAME
	_ZTI14CUsbOtgWatcher @ 4 NONAME
	_ZTI16CUsbNotifManager @ 5 NONAME
	_ZTIN16CUsbNoteNotifier15CNotifierActiveE @ 6 NONAME
	_ZTV14CUsbOtgWatcher @ 7 NONAME
	_ZTV16CUsbNotifManager @ 8 NONAME
	_ZTVN16CUsbNoteNotifier15CNotifierActiveE @ 9 NONAME
	_ZTI16CUsbVBusObserver @ 10 NONAME
	_ZTI17CUsbIdPinObserver @ 11 NONAME
	_ZTI20CUsbOtgStateObserver @ 12 NONAME
	_ZTI23CUsbBusActivityObserver @ 13 NONAME
	_ZTI31CUsbMessageNotificationObserver @ 14 NONAME
	_ZTI33CUsbHostEventNotificationObserver @ 15 NONAME
	_ZTV16CUsbVBusObserver @ 16 NONAME
	_ZTV17CUsbIdPinObserver @ 17 NONAME
	_ZTV20CUsbOtgStateObserver @ 18 NONAME
	_ZTV23CUsbBusActivityObserver @ 19 NONAME
	_ZTV31CUsbMessageNotificationObserver @ 20 NONAME
	_ZTV33CUsbHostEventNotificationObserver @ 21 NONAME

