
diff -r 07dea94512a2 -r 381bc1d93c7b videoconnutility/connutility/eabi/vcxconnectionutility_tb92u.def
--- a/videoconnutility/connutility/eabi/vcxconnectionutility_tb92u.def	Fri May 28 09:48:00 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN21CVcxConnectionUtility11DisconnectLEv @ 1 NONAME
-	_ZN21CVcxConnectionUtility14RemoveObserverEP23MConnUtilEngineObserver @ 2 NONAME
-	_ZN21CVcxConnectionUtility17RegisterObserverLEP23MConnUtilEngineObserver @ 3 NONAME
-	_ZN21CVcxConnectionUtility22DecreaseReferenceCountEv @ 4 NONAME
-	_ZN21CVcxConnectionUtility6GetIapERmi @ 5 NONAME
-	_ZN21CVcxConnectionUtility9InstanceLEv @ 6 NONAME
-	_ZN21CVcxConnectionUtility15WapIdFromIapIdLEm @ 7 NONAME




