EXPORTS
	_ZN21CVcxConnectionUtility11DisconnectLEv @ 1 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility14RemoveObserverEP23MConnUtilEngineObserver @ 2 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility17RegisterObserverLEP23MConnUtilEngineObserver @ 3 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility22DecreaseReferenceCountEv @ 4 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility6GetIapERmi @ 5 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility9InstanceLEv @ 6 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility15WapIdFromIapIdLEm @ 7 NONAME
