EXPORTS
	_ZN21CVcxConnectionUtility11DisconnectLEv @ 1 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility14RemoveObserverEP23MConnUtilEngineObserver @ 2 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility17RegisterObserverLEP23MConnUtilEngineObserver @ 3 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility22DecreaseReferenceCountEv @ 4 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility6GetIapERmi @ 5 NONAME
	_ZN21CVcxConnectionUtility9InstanceLEv @ 6 NONAME
	_ZTIN4Meta11TMetaVarLenI5RBuf8EE @ 7 NONAME ; #<TI>#
	_ZTIN4Meta11TMetaVarLenI6RBuf16EE @ 8 NONAME ; #<TI>#
	_ZTIN4Meta12TMetaVarLen8I5RBuf8EE @ 9 NONAME ; #<TI>#
	_ZTIN4Meta13TMetaVarLen16I6RBuf16EE @ 10 NONAME ; #<TI>#
	_ZTVN4Meta11TMetaVarLenI5RBuf8EE @ 11 NONAME ; #<VT>#
	_ZTVN4Meta11TMetaVarLenI6RBuf16EE @ 12 NONAME ; #<VT>#
	_ZTVN4Meta12TMetaVarLen8I5RBuf8EE @ 13 NONAME ; #<VT>#
	_ZTVN4Meta13TMetaVarLen16I6RBuf16EE @ 14 NONAME ; #<VT>#
	_ZN21CVcxConnectionUtility15WapIdFromIapIdLEm @ 15 NONAME

