
diff -r d39add9822e2 -r 5bfc169077b2 webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Tue Feb 02 00:56:45 2010 +0200
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Fri Mar 19 09:52:28 2010 +0200
@@ -26,8 +26,4 @@
 	?SetStatus@MemoryManager@@SAXW4TOOMCheckResult@@@Z @ 25 NONAME ; void MemoryManager::SetStatus(enum TOOMCheckResult)
 	?Status@MemoryManager@@SAIXZ @ 26 NONAME ; unsigned int MemoryManager::Status(void)
 	?SwitchToFastAllocator@MemoryManager@@SAPAVRAllocator@@XZ @ 27 NONAME ; class RAllocator * MemoryManager::SwitchToFastAllocator(void)
-	?CreateFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 28 NONAME ; void MemoryManager::CreateFastAllocator(void)
-	?InitFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 29 NONAME ; void MemoryManager::InitFastAllocator(void)
-	?InitOOMDialog@MemoryManager@@SAXXZ @ 30 NONAME ; void MemoryManager::InitOOMDialog(void)
-	?ResetOOMDialogDisplayed@MemoryManager@@SAXXZ @ 31 NONAME ; void MemoryManager::ResetOOMDialogDisplayed(void)
 




