
diff -r e1bea15f9a39 -r 79859ed3eea9 webengine/osswebengine/WebKit/s60/group/eabi/browserengineu.def
--- a/webengine/osswebengine/WebKit/s60/group/eabi/browserengineu.def	Thu Aug 19 10:58:56 2010 +0300
+++ b/webengine/osswebengine/WebKit/s60/group/eabi/browserengineu.def	Tue Aug 31 16:17:46 2010 +0300
@@ -51,4 +51,11 @@
 	_ZTI14HistoryHandler @ 50 NONAME ; #<TI>#
 	_ZTV14HistoryHandler @ 51 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN6CBrCtl13TakeSnapshotLER10CFbsBitmap @ 52 NONAME
-	_ZN6CBrCtl21IsSynchRequestPendingEv @ 53 NONAME
\ No newline at end of file
+
+
+
+
+
+
+
+




